From 94bff5afcc673da0cd23cfc07f8cdda808d20d9a Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: HEBERT Alain <alain.hebert@polymtl.ca>
Date: Thu, 18 Sep 2025 08:59:44 -0400
Subject: Resolve "Reduce multicompo size for two Donjon non-regression tests"

---
 doc/IGE344/SectMATEX.tex | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

(limited to 'doc/IGE344/SectMATEX.tex')

diff --git a/doc/IGE344/SectMATEX.tex b/doc/IGE344/SectMATEX.tex
index 0bc7521..00579aa 100644
--- a/doc/IGE344/SectMATEX.tex
+++ b/doc/IGE344/SectMATEX.tex
@@ -99,7 +99,7 @@ The following records will be found on the \dir{matex} directory:
  {The mesh-splitted coordinates along z-axis of the reactor geometry.}
 
 \RealEnr
- {H-FACTOR\blank{4}}{$N_m, N_{gr}$}{}
+ {H-FACTOR\blank{4}}{$N_m, N_{gr}$}{eV cm$^{-1}$}
  {The h-factors per each mixture and per each energy group,
   as recovered from the extended \dir{macrolib} data structure.}
 
-- 
cgit v1.2.3

